--> keys <-- inventariogeralid : 1100||--> fields <-- categoriaid (old)  : 4||categoriaid (new)  : 6||categoriaid (label)  : Categoriaid||area (old)  : ||area (new)  : Galpão 9A||area (label)  : Area||dados_tecnicos (old)  : ||dados_tecnicos (new)  : turco de lançamento de balsas salva-vidas infláveis com capacidade de 25 pessoas||dados_tecnicos (label)  : Dados Tecnicos||descr_material (old)  : ||descr_material (new)  : Turco para balsas salva-vidas||descr_material (label)  : Descr Material||fabricante (old)  : ||fabricante (new)  : VIKING||fabricante (label)  : Fabricante||obra (old)  : ||obra (new)  : 528||obra (label)  : Obra||qtde (old)  : 0.00||qtde (new)  : 2.00||qtde (label)  : Qtde||und (old)  : ||und (new)  : Conjunto||und (label)  : Und||localizacao (old)  : ||localizacao (new)  : EISA||localizacao (label)  : Localizacao