--> keys <-- arquivoid : 379||--> fields <-- inventariogeralid (new)  : 1170||inventariogeralid (label)  : Inventariogeralid||arquivo (new)  : Fire Alarm - CS4000 Datasheets and Drawings.PDF||arquivo (label)  : Ficha||tipo (new)  : ficha||tipo (label)  : Tipo