--> keys <-- inventariogeralid : 319||--> fields <-- categoriaid (old)  : ||categoriaid (new)  : 5||categoriaid (label)  : Categoriaid||area (old)  : LOCAL||area (new)  : Almoxarifado||area (label)  : Area||forn (old)  : ||forn (new)  : Cathelco||forn (label)  : Forn||dados_tecnicos (old)  : REFERÊNCIA DO FABRICANTE||dados_tecnicos (new)  : ||dados_tecnicos (label)  : Dados Tecnicos||descr_material (old)  : PROTEÇÃO CATÓDICA||descr_material (new)  :  SISTEMA PROTEÇÃO CATÓDICA||descr_material (label)  : Descr Material||nf (old)  : NÃO POSSUI||nf (new)  : ||nf (label)  : Nf||obra (old)  : ||obra (new)  : 528-529||obra (label)  : Obra||qtde (old)  : 3.00||qtde (new)  : 2.00||qtde (label)  : Qtde||und (old)  : ||und (new)  : Conjunto||und (label)  : Und||col (old)  : A2||col (new)  : ||col (label)  : Col||localizacao (old)  : ||localizacao (new)  : EISA||localizacao (label)  : Localizacao||observacao (old)  : ||observacao (new)  : <p>Sistema de proteção catódica por Corrente Impressa constituído de eletrodos de referencia, anodos, power supply unit/control panels (vante e ré)</p>||observacao (label)  : Observacao