--> keys <-- id : 5408||--> fields <-- vlr_saldo_a_pagar2 (old)  : ||vlr_saldo_a_pagar2 (new)  : 58963.62||vlr_saldo_a_pagar2 (label)  : Vlr Saldo A Pagar 2||adv_receber (old)  : ||adv_receber (new)  : X||adv_receber (label)  : Adv Receber||email (old)  : ||email (new)  : SIM||email (label)  : Email||data_email (old)  : ||data_email (new)  : 2024-12-19||data_email (label)  : Data Email||classificacao_data_email (old)  : ||classificacao_data_email (new)  : Após 12/11/2023||classificacao_data_email (label)  : Classificacao Data Email||condicao_pagto (old)  : ||condicao_pagto (new)  : Acima R$ 2.500,00||condicao_pagto (label)  : Condicao Pagto||descr_opcao_pagto (old)  : ||descr_opcao_pagto (new)  : 50% dos créditos ||descr_opcao_pagto (label)  : Descr Opcao Pagto||credor (old)  : ||credor (new)  : Carlos Claudiano da Silva||credor (label)  : Credor||titular_conta (old)  : ||titular_conta (new)  : FERNANDO DE ARAUJO MENEZES JUNIOR||titular_conta (label)  : Titular Conta||banco_adv_dep (old)  : ||banco_adv_dep (new)  : Banco do Brasil||banco_adv_dep (label)  : Banco Adv Dep||ag_adv_Dep (old)  : ||ag_adv_Dep (new)  : 31119||ag_adv_Dep (label)  : Ag Adv Dep||conta_adv_dep (old)  : ||conta_adv_dep (new)  : 33676-9||conta_adv_dep (label)  : Conta Adv Dep||cpf_cnpj_adv_dep (old)  : ||cpf_cnpj_adv_dep (new)  : 077440317-92||cpf_cnpj_adv_dep (label)  : Cpf Cnpj Adv Dep||procuracao (old)  : ||procuracao (new)  : OK||procuracao (label)  : Procuracao||obs (old)  : ||obs (new)  : <p>-Atualizado em 19/12/2024.</p>||obs (label)  : Obs||saldo_pagar (old)  : ||saldo_pagar (new)  : 29481.81||saldo_pagar (label)  : Saldo Pagar||opcao (old)  : ||opcao (new)  : 1||opcao (label)  : Opcao