--> keys <-- inventariogeralid : 1246||--> fields <-- categoriaid (old)  : 6||categoriaid (label)  : Categoriaid||area (old)  : Almoxarifado Mauá||area (label)  : Area||forn (old)  : HEINEN & HOPMAN ENGINEERING BV||forn (label)  : Forn||cod_mat (old)  : ||cod_mat (label)  : Cod Mat||modelo (old)  : ||modelo (label)  : Modelo||dados_tecnicos (old)  :  SISTEMA  COMPLETO  DE HVAC  Complete  HVAC  System||dados_tecnicos (label)  : Dados Tecnicos||num_serie (old)  : ||num_serie (label)  : Num Serie||descr_material (old)  :  HVAC  SISTEMAS DE  VENTILAÇÃO E  AR  CONDICIONADO  (1 x cj) / HVAC  Air Conditioning  and Ventilation  systems (1 x set)||descr_material (label)  : Descr Material||fabricante (old)  : HEINEN & HOPMAN ENGINEERING BV||fabricante (label)  : Fabricante||oc (old)  : ||oc (label)  : Oc||di (old)  : ||di (label)  : Di||nf (old)  : ||nf (label)  : Nf||obra (old)  : 514||obra (label)  : Obra||qtde (old)  : 1.00||qtde (label)  : Qtde||und (old)  : CJ||und (label)  : Und||rua (old)  : ||rua (label)  : Rua||col (old)  : ||col (label)  : Col||localizacao (old)  : MAUA||localizacao (label)  : Localizacao||observacao (old)  : ||observacao (label)  : Observacao||vlr_original_usd (old)  : 345704.00||vlr_original_usd (label)  : Vlr Original Usd||vlr_original (old)  : 1974661.24||vlr_original (label)  : Vlr Original||dolar_ptax (old)  : 5.7120||dolar_ptax (label)  : Dolar Ptax||fator_venda (old)  : 78.00||fator_venda (label)  : Fator Venda (%)||vlr_venda (old)  : 434425.47||vlr_venda (label)  : Vlr Venda||lote (old)  : 4||lote (label)  : Lote||ficha (old)  : ||ficha (label)  : Ficha||imagem (old)  : ||imagem (label)  : Imagens