--> keys <-- inventariogeralid : 1197||--> fields <-- categoriaid (new)  : 5||categoriaid (label)  : Categoriaid||area (new)  : Galpão 9D||area (label)  : Area||forn (new)  : VKK Marine Boilers GmbH.||forn (label)  : Forn||cod_mat (new)  : ||cod_mat (label)  : Cod Mat||modelo (new)  : ||modelo (label)  : Modelo||dados_tecnicos (new)  : 1 x conjunto de  Caldeiras, tipo FMB-VM, capacidade 15.000 kg/h, pressão de serviço 7 bar g, diametro 2860 mm // 1 x Boiler set, type FMB-VM, capacity 15,000 kg/h, operating pressure 7 bar g, diameter 2860 mm||dados_tecnicos (label)  : Dados Tecnicos||num_serie (new)  : ||num_serie (label)  : Num Serie||descr_material (new)  : 1 x conjunto de  Caldeiras, tipo FMB-VM, capacidade 15.000 kg/h, pressão de serviço 7 bar g, diametro 2860 mm // 1 x Boiler set, type FMB-VM, capacity 15,000 kg/h, operating pressure 7 bar g, diameter 2860 mm||descr_material (label)  : Descr Material||fabricante (new)  : VKK Marine Boilers GmbH.||fabricante (label)  : Fabricante||oc (new)  : ||oc (label)  : Oc||di (new)  : ||di (label)  : Di||nf (new)  : ||nf (label)  : Nf||obra (new)  : 495||obra (label)  : Obra||qtde (new)  : 1.00||qtde (label)  : Qtde||und (new)  : CJ||und (label)  : Und||rua (new)  : ||rua (label)  : Rua||col (new)  : ||col (label)  : Col||localizacao (new)  : EISA||localizacao (label)  : Localizacao||observacao (new)  : ||observacao (label)  : Observacao||vlr_original_usd (new)  : 600000.00||vlr_original_usd (label)  : Vlr Original Usd||vlr_original (new)  : 3427200.00||vlr_original (label)  : Vlr Original||dolar_ptax (new)  : 5.7120||dolar_ptax (label)  : Dolar Ptax||fator_venda (new)  : 76.00||fator_venda (label)  : Fator Venda (%)||vlr_venda (new)  : 822528.00||vlr_venda (label)  : Vlr Venda||lote (new)  : 43||lote (label)  : Lote||ficha (new)  : ||ficha (label)  : Ficha||imagem (new)  : ||imagem (label)  : Imagens